% 表題 DCPAM2 Credit
%
% 履歴  agcm5
\Drireki{93/07/09  林祥介}
\Drireki{97/03/11  余田成男}
% 履歴  dcpam2
\Drireki{2005/04/04  石渡正樹}
%
%
\Dchapterhead

\begin{description}

\item {\bf 資源}

      {\bf DCPAM2}

\item {\bf プログラム製作}

        森川靖大

\item {\bf プログラム製作協力}

        高橋芳幸, 石渡正樹, 小高正嗣, 堀之内武, 林祥介

\item {\bf 文章}

         石渡正樹
        

\item {\bf 版権と引用}

      ソース付属の COPYING.TXT 参照のこと.

\item {\bf 沿革}

        dcpam2 は, 地球流体電脳倶楽部版 agcm5 をお手本に, 
        Fortran90 による再構築を行うべく開発中のモデルである.
        地球流体電脳倶楽部版 agcm5 の沿革は以下に述べる通りである.
        \vspace{1em}

        agcm5 は, 気象庁数値予報課の全球現業予報モデル(1985 年に住明正・
        増田耕一両氏が気象庁から東大理学部地球物理学科気象研究室
        に移植した)を参考に, 沼口敦氏が開発した大気大循環モデルである.
        agcm5 の 5 は氏の開発の第 5 版を意味する数字であり, 
        1988 年 の作業開始以来, 5 回にわたる
        大きな変更を経たものである. 
        この間, 地球流体電脳ライブラリ (dcl) 
        との整合性をも考慮し, 
        大学等での研究・教育用に利用できる形に整理がなされてきた. 
        残念ながら, agcm5 は現実大気のシミュレーションモデルとしての
        チューンがなされていないモデルであり,
        若干の水過程と若干の放射過程を含むものの, その実体は
        単なる球面プリミティブモデルといったほうが正しい.
        \vspace{1em}

        国立環境研究所, 並びに, 東京大学気候システム研究センターでは, 
        沼口敦氏が製作の中心となり agcm5 をベースとして気候シミュレー
        ションモデル, CCSR/NIES モデルが作成された.
        \vspace{1em}

        地球流体電脳倶楽部版 agcm5 は沼口氏によって提供された資源に, 
        マニュアルの整備, インストール道具の整備, バグフィックスを行なっ
        たものである. 
        \vspace{1em}

\end{description}
