% ɽ��   AGCM5 ��1�� ������ǥ� ʪ�����
%
% ���� 
\Drireki{93/03/20 �¸��ء��ݺ�����}
%

\section{�ϵ��絤��ʪ�����}

�ϵ��絤�δ���Ū��ʪ�������ʲ��˼���.

\begin{tabular}{llll}
�ϵ�Ⱦ��         & $a$         & m                    & 6.37 $\times 10^6$ \\
���ϲ�®��       & $g$         & ms$^{-2}$              & 9.8                \\
�絤�갵��Ǯ     & $C_p$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1004.6             \\
�絤�������     & $R$         & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 287.04             \\
��ȯ��Ǯ         & $L$         & J kg$^{-1}$          & 2.5 $\times 10^6$  \\
������갵��Ǯ   & $C_v$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1810.              \\
�絤�������     & $R_v$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 461.               \\
���ο��̩��     & $d_{H_2O}$  & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1000.              \\
0$^{\circ}$�Ǥ�
˰�¾���         & $e^*$(273K) & Pa                   & 611                \\
Stefan Bolzman
���             &$\sigma_{SB}$& W m$^{-2}$ K$^{-4}$  & 5.67 
                                                          $\times 10^{-8}$ \\
K\'{a}lman ���  & $k$         &                      & 0.4                \\
�����ʬ������   & $\epsilon_v$&                      & 0.622              \\
�����٤η���     & $\delta_v = \epsilon_v^{-1} - 1$ 
                               &                      & 0.606              \\
��Ǯ�ȵ����������
                 & $\kappa = R/C_p$
                               &                      & 0.286              \\
\end{tabular}

