% 表題  中島健介対流モデル解説  初期値をファイル出力
%
% 履歴  1998/07/06  小高正嗣
%       1999/06/14  小高正嗣
%
\subsection{初期値をファイル出力}

実験番号 {\tt IRUN} が 1 の場合に初期値を出力ファイルに出力する.

\subsubsection{FLWRIT}

\begin{enumerate}
  \item 機能
    \begin{quote}
      出力データファイルに予報変数を書き込む.
    \end{quote}
  \item パラメータ
    \begin{quote}
      \begin{tabular}{lllp{10cm}}
        {\tt TIME}  & (実数) & & 時刻(単位: 秒) \\
        {\tt IWRIT} & (整数) & & 時間方向次元 \\
        {\tt U}     & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 風速 x 成分 \\
        {\tt V}     & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 風速 y 成分 \\
        {\tt W}     & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 風速 z 成分 \\
        {\tt TPOT}  & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 温位 \\
        {\tt QVAP}  & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 水蒸気混合比 \\
        {\tt QCLW}  & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 雲水混合比 \\
        {\tt QRAI}  & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 雨水混合比 \\
        {\tt CDTURB}& (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 乱流拡散係数 \\
        {\tt PRES0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の圧力 \\
        {\tt DENS0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の密度 \\
        {\tt TEMP0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の温度 \\
        {\tt TPOT0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の温位 \\
        {\tt PPAI0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の無次元圧力関数 \\
        {\tt QVAP0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の水蒸気混合比 \\
        {\tt RVAP0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} &  \\
        {\tt ZGRID} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 鉛直方向格子点座標 \\
        {\tt RMVAP} & (実数) & & 湿潤空気分子量 \\
        {\tt NX   } & (整数) & & 水平方向格子点数 \\
        {\tt NZ   } & (整数) & & 鉛直方向格子点数 \\
        {\tt NXB  } & (整数) & & 水平方向次元数 {\tt (=nx+2)} \\
        {\tt NZB  } & (整数) & & 鉛直方向次元数 {\tt (=nz+2)} \\
        {\tt NROT}  & (整数) & & 時間方向次元数 
      \end{tabular}
    \end{quote}
  \item 解説
    \begin{enumerate}
    \item {\tt IWRIT} はデフォルトで 1 を入力.
    \item 装置番号 81 から 89 のデータファイル({\tt FOPEN} で定義)に
      各予報変数を書き込む. 
    \end{enumerate}
\end{enumerate}
