% 表題  中島健介対流モデル解説  時間積分パラメータの代入
%
% 履歴  1998/07/03  小高正嗣
%       1999/06/14  小高正嗣
%
\subsection{時間積分パラメータの代入}

以下の時間積分パラメータを標準入力から入力する.

\begin{quote}
  \begin{tabular}{llp{10cm}}
    {\tt TIME0}  & (整数) & 計算開始時刻(単位: 秒) \\
    {\tt NLOOP1} & (整数) & 全時間積分ステップ数 \\
    {\tt NLOOP2} & (整数) & 出力ステップ数 \\
    {\tt DTIME}  & (整数) & 時間刻み \\
    {\tt NTMONI} & (整数) & 診断変数出力ステップ数 \\
    {\tt NTKUBU} & (整数) & 雲・雨領域出力ステップ数 
  \end{tabular}
\end{quote}

入力後にデータを {\tt @T1\{CNUM(IRUN+1)\}.VB.DATA} に出力する.