% 表題  中島健介対流モデル解説  地表面フラックスの積算値の計算 (TSTEP)
%
% 履歴  1998/07/12  小高正嗣
%       1999/06/14  小高正嗣
%
\subsection{地表面フラックスの積算値の計算}

地表から供給された全顕熱({\tt SETHER}), 潜熱({\tt SELATN}), 水蒸気量
({\tt WSVARP}) と地表面フラックスの時間積算値( {\tt FHEATA}, {\tt
FEVAPA}, {\tt FUMOMA}, {\tt FVMOMA} )を計算する.

{\tt SETHER}, {\tt SELATN}, {\tt WSVARP}は以下のように計算する( {\tt
i} はループの変数).
\begin{quote}
 {\tt SETHER = SETHER + ( FHEAT(i,1) + FHEAT(i,2) ) * DTBGT * DX } \\
 {\tt SELATN = SELATN + ALATNT * ( FEVAP(i,1) + FEVAP(i,2) ) * DTBGT * DX }
 {\tt WSVAPR = WSVAPR + ( FEVAP(i,1) + FEVAP(i,2) ) * DTBGT * DX }
\end{quote}

{\tt FHEATA}, {\tt FEVAPA}, {\tt FUMOMA}, {\tt FVMOMA} は以下のように計算する.
例えば
\begin{quote}
 {\tt FHEATA(i,1) = FHEATA(i,1) + FHEAT(i,1) * DTBGT} \\
 {\tt FEVAPA(i,1) = FEVAPA(i,1) + FEVAP(i,1) * DTBGT} \\
 {\tt FUMOMA(i,1) = FUMOMA(i,1) + FUMOM(i,1) * DTBGT} \\
 {\tt FVMOMA(i,1) = FVMOMA(i,1) + FVMOM(i,1) * DTBGT}
\end{quote}
等である.


