% 表題 中島健介対流モデル解説  雲物理過程の計算(TSTEP)
% 
% 履歴 1998/07/16 小高正嗣
%      1999/06/14 小高正嗣
% 
\subsection{雲物理過程の計算(CLPHYS)}

雲物理過程の計算をサブルーチン {\tt CLPHYS} を呼んで行なう.
このルーチンにより温位及び各湿潤変数が最終的に決定される.

\subsubsection{CLPHYS}

\begin{enumerate}
  \item 機能
    \begin{quote}
      雲物理過程の計算を行なう.
    \end{quote}
  \item パラメータ
    \begin{quote}
      \begin{tabular}{lllp{10cm}}
        {\tt TPSTE} & (実数) & {\tt ( -27:75,  0:NZB )} & \\
        {\tt TPOT1} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 温位(内部変数) \\ 
        {\tt QVAP1} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 
        水蒸気混合比(内部変数) \\ 
        {\tt QCLW1} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 
        雲水混合比(内部変数) \\ 
        {\tt QRAI1} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 
        雨水混合比(内部変数) \\ 
        {\tt DTI} & (実数) & & 時間刻み \\
        {\tt ITMIC} & (整数) & & 時刻パラメータ \\
        {\tt IOUT} & (整数) & & 時刻パラメータ \\
        {\tt TPOT} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 温位 \\
        {\tt QVAP} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 水蒸気混合比 \\
        {\tt QCLW} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 雲水混合比 \\
        {\tt QRAI} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 雨水混合比 \\
        {\tt PCCON} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 凝結量 \\ 
        {\tt PVEVC} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 雲水からの蒸発量 \\ 
        {\tt PVEVR} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 雨水からの蒸発量 \\ 
        {\tt PRMIC} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 
        雲水の雨水への捕獲量\\ 
        {\tt PCONV} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 
        雲水の自発成長による雨水増加量\\ 
        {\tt PCOAG} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 雨水の落下に伴う
        雨水の増加量 \\ 
        {\tt DENS0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の密度 \\
        {\tt PPAI0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の無次元圧力関数 \\
        {\tt PRES0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の圧力 \\
        {\tt RVAP0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} &  \\
        {\tt QVAP0} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & 基本場の水蒸気混合比 \\
        {\tt RMVAP} & (実数) & & 湿潤空気分子量 \\
        {\tt ALATNT}& (実数) & & 単位質量あたりの潜熱 \\
        {\tt RMVAP} & (実数) & 湿潤空気分子量 \\
        {\tt NX  } & (整数) & & 水平方向格子点数 \\
        {\tt NZ  } & (整数) & & 鉛直方向格子点数 \\
        {\tt NXB } & (整数) & & 水平方向次元数 {\tt (=nx+2)} \\
        {\tt NZB } & (整数) & & 鉛直方向次元数 {\tt (=nz+2)} \\
        {\tt NROT} & (整数) & & 時間方向次元数 
      \end{tabular}
    \end{quote}
\end{enumerate}

\subsubsection{水平平均量の計算(CLZPRF)}

サブルーチン {\tt CLZPROF} を呼んで各種水平平均量を計算する.
計算するのは
\begin{quote}
  \begin{tabular}{lllp{10cm}}
    {\tt PCCON} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 凝結量 \\ 
    {\tt PVEVC} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 雲水からの蒸発量 \\ 
    {\tt PVEVR} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 雨水からの蒸発量 \\ 
    {\tt PRMIC} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 雲水の雨水への捕獲量\\ 
    {\tt PCONV} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 
    雲水の自発成長による雨水増加量\\ 
    {\tt PCOAG} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 雨水の落下に伴う
    雨水の増加量  
  \end{tabular}
\end{quote}
の水平平均である. {\tt CLZPROF} については 6.14.6 節を参照のこと.
