% 表題  中島健介対流モデル解説  物理定数の設定
%
% 履歴  1998/07/02  小高正嗣
%       1999/06/14  小高正嗣
%
\subsection{物理定数の設定}

サブルーチン {\tt SETCST} を呼び基本物理定数を設定する.

\subsubsection{SETCST}

\begin{enumerate}
  \item 機能
    \begin{quote}
      基本物理定数を設定する.
    \end{quote}
  \item パラメータ
    \begin{quote}
      \begin{tabular}{lll}
        {\tt GRAV} & (実数) & 重力加速度 \\ 
        {\tt PSD}  & (実数) & 基準気圧 \\
        {\tt AMDRY}& (実数) & 乾燥空気分子量 \\
        {\tt RDRY} & (実数) & 乾燥空気気体定数 \\
        {\tt CPDRY}& (実数) & 乾燥空気定圧比熱 \\
        {\tt RMVAP}& (実数) & 水蒸気分子量 \\
        {\tt ALATENT} & (実数) & 単位質量あたりの潜熱
      \end{tabular}
    \end{quote}
\end{enumerate}
