% 表題 中島健介対流モデル解説  雲水混合比の計算(TSTEP)
% 
% 履歴 1998/07/16 小高正嗣
%      1999/06/14  小高正嗣
% 
\subsection{雲水混合比の計算}

雲水混合比の計算を行なう.

\subsubsection{移流項と拡散項の計算(ADDIF1)}

水蒸気の移流と拡散を, サブルーチン {\tt ADDIF1} を呼んで計算する. {\tt
ADDIF1} の詳細は 6.15.2 節を参照のこと.


\subsubsection{人工非線形拡散項の計算(NLDIFF)}

人工非線形拡散項をサブルーチン {\tt NLDIFF} を呼んで計算する.  ここで
引数 {\tt SCALE} には {\tt SCQCLW=0.5D-3} が渡される.  {\tt NLDIFF} の
詳細は 6.15.3 節を参照のこと.


\subsubsection{雲水混合比の時間変化計算}

これまでに求めた移流項, 拡散項, 人工粘性項( {\tt DTQADV}, {\tt
DTQDIF}, {\tt DTQDNL} )に時間刻みを掛けて, 1 ステップ後の雲水混合比を
計算する. 計算結果は {\tt QCLW1} に格納しておく.



\subsubsection{負の水蒸気量の補正(QNFILL)}

負の水蒸気量の補正をサブルーチン {\tt QNFILL} を呼んで行なう.
{\tt QNFILL} の詳細は 6.17.4 節を参照のこと.


\subsubsection{水平平均量の計算(CLZPRF)}

サブルーチン {\tt CLZPROF} を呼んで各種水平平均量を計算する.
計算するのは
\begin{quote}
\begin{tabular}{lllp{10cm}}
  {\tt QCLW} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB, NROT )} & 雲水混合比 \\
  {\tt DTQADV} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} 
  & 雲水混合比変化(移流) \\
  {\tt DTQDIF} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} 
  & 雲水混合比変数(拡散)\\
  {\tt DTQNLV} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )}  
  & 雲水混合比変化(人工粘性) \\
  {\tt DQFILL} & (実数) & {\tt ( -2:NXB, -2:NZB )} & 
  補正量 
\end{tabular}
\end{quote}
の水平平均である. {\tt CLZPROF} については 6.14.6 節を参照のこと.


