% 表題  中島健介対流モデル解説  作業領域の確定 (TSTEP)
%
% 履歴  1998/07/07  小高正嗣
%       1999/06/14  小高正嗣
%
\subsection{作業領域の確定}

作業配列 {\tt WORK( -2:NXB, -2:NZB, 17 )} を用意し, {\tt COMMON} 文を
用いて {\tt TSTEP} 内で呼ばれるサブルーチンと共有する.
さらに {\tt EQUIVALENCE} 文を用いて {\tt TSTEP} 内部配列の記憶領域を節
約する. 結合される配列の組を以下に示す(最後の 3 つは実際には使用されていない).
\begin{quote}
\begin{tabular}{llllll}
  {\tt WORK( -2:, -2:,  1 )} & {\tt UM1} & {\tt DUVIS} & & {\tt UFLX} &
  {\tt PRMIC} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:,  2 )} & {\tt VM1} & {\tt DVVIS} & & {\tt WFLX} &
  {\tt PCONV} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:,  3 )} & {\tt WM1} & D{\tt WVIS} & {\tt DQFILL} &
  {\tt FLQX} & {\tt PCOAG} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:,  4 )} & {\tt UM2} & {\tt DUNLV} & {\tt QSUMPN} &
  {\tt FLQZ} & {\tt PCCON} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:,  5 )} & {\tt VM2} & {\tt DVNLV} & & {\tt DTQADV}
  & {\tt PVEVC} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:,  6 )} & {\tt WM2} & {\tt DWVIS} & & {\tt DTQAD0}
  & {\tt PVEVR} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:,  7 )} & {\tt DUADV} & {\tt PFUNCM} & & {\tt
  DTQDIF} & \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:,  8 )} & {\tt DVADV} & {\tt PDVIM} & & {\tt
  DTQDI0} & {\tt VRFALL} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:,  9 )} & {\tt DWADV} & {\tt PDVI} & & {\tt
  DTQDNL} & {\tt FZRAIN} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:, 10 )} & {\tt DIVMU} & {\tt CD1} & & &  \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:, 11 )} & {\tt DIVMW} & {\tt CD2} & {\tt DUCORI}
  & {\tt CONVM} & {\tt TPOT1} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:, 12 )} & {\tt EDFM1} & & {\tt DVCORI} & {\tt
  ALPHA} & {\tt QVAP1} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:, 13 )} & {\tt EDFM2} & & {\tt BUOY} & {\tt
  GAMMA} & {\tt QCLW1} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:, 14 )} & {\tt STABZ} & {\tt DIV} & {\tt BUOYW}
  & {\tt DTPRAD} & {\tt QRAI1} \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:, 15 )} & {\tt QLAP} & & & &  \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:, 16 )} & {\tt CDQNLZ} & & & &  \\ 
  {\tt WORK( -2:, -2:, 17 )} & {\tt CDQNLZ} & & & & 
\end{tabular}
\end{quote}
