\hypertarget{interfacedc__trace_1_1debug}{}\section{dc\+\_\+trace\+:\+:debug Interface Reference}
\label{interfacedc__trace_1_1debug}\index{dc\+\_\+trace\+::debug@{dc\+\_\+trace\+::debug}}
\subsection*{Private Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{interfacedc__trace_1_1debug_abd6d2dd500a7997c59edd21b53fe1ca9}{dctracedebug} (dbg\+\_\+mode)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}


Definition at line 202 of file dc\+\_\+trace.\+f90.



\subsection{Member Function/\+Subroutine Documentation}
\mbox{\Hypertarget{interfacedc__trace_1_1debug_abd6d2dd500a7997c59edd21b53fe1ca9}\label{interfacedc__trace_1_1debug_abd6d2dd500a7997c59edd21b53fe1ca9}} 
\index{dc\+\_\+trace\+::debug@{dc\+\_\+trace\+::debug}!dctracedebug@{dctracedebug}}
\index{dctracedebug@{dctracedebug}!dc\+\_\+trace\+::debug@{dc\+\_\+trace\+::debug}}
\subsubsection{\texorpdfstring{dctracedebug()}{dctracedebug()}}
{\footnotesize\ttfamily subroutine dc\+\_\+trace\+::debug\+::dctracedebug (\begin{DoxyParamCaption}\item[{logical, intent(out)}]{dbg\+\_\+mode }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



Definition at line 333 of file dc\+\_\+trace.\+f90.


\begin{DoxyCode}
333     \textcolor{comment}{!}
334     \textcolor{comment}{!== デバックモードかどうかの診断}
335     \textcolor{comment}{!}
336     \textcolor{comment}{! SetDebugでデバッグモードになっている場合には .true. が、}
337     \textcolor{comment}{! デバッグモードでない場合には .false. が返ります。}
338     \textcolor{comment}{!}
339     \textcolor{keywordtype}{logical}, \textcolor{keywordtype}{intent(out)}:: dbg\_mode
340     dbg\_mode = dbg >= 0
\end{DoxyCode}


The documentation for this interface was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dc\+\_\+utils/\hyperlink{dc__trace_8f90}{dc\+\_\+trace.\+f90}\end{DoxyCompactItemize}
