\hypertarget{namespacegtool__history__nmlinfo__generic}{}\section{gtool\+\_\+history\+\_\+nmlinfo\+\_\+generic Module Reference}
\label{namespacegtool__history__nmlinfo__generic}\index{gtool\+\_\+history\+\_\+nmlinfo\+\_\+generic@{gtool\+\_\+history\+\_\+nmlinfo\+\_\+generic}}
\subsection*{Data Types}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoadd}{hstnmlinfoadd}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoallnamevalid}{hstnmlinfoallnamevalid}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoallvarinicheck}{hstnmlinfoallvarinicheck}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoassocgthist}{hstnmlinfoassocgthist}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoclose}{hstnmlinfoclose}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfocreate}{hstnmlinfocreate}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfodefinemode}{hstnmlinfodefinemode}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfodelete}{hstnmlinfodelete}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoenddefine}{hstnmlinfoenddefine}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfogetnames}{hstnmlinfogetnames}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoinitialized}{hstnmlinfoinitialized}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoinquire}{hstnmlinfoinquire}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfonames}{hstnmlinfonames}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfooutputstep}{hstnmlinfooutputstep}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfooutputstepdisable}{hstnmlinfooutputstepdisable}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfooutputvalid}{hstnmlinfooutputvalid}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfoputline}{hstnmlinfoputline}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinforedefine}{hstnmlinforedefine}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinforesetdefault}{hstnmlinforesetdefault}
\item 
interface \hyperlink{interfacegtool__history__nmlinfo__generic_1_1hstnmlinfosetvalidname}{hstnmlinfosetvalidname}
\end{DoxyCompactItemize}
