\hypertarget{interfacedc__units_1_1clear}{}\section{dc\+\_\+units\+:\+:clear Interface Reference}
\label{interfacedc__units_1_1clear}\index{dc\+\_\+units\+::clear@{dc\+\_\+units\+::clear}}
\subsection*{Private Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{interfacedc__units_1_1clear_aded30e505a3ed85e6f92324386c6951b}{dcunitsclear} (u)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}


Definition at line 36 of file dc\+\_\+units.\+f90.



\subsection{Member Function/\+Subroutine Documentation}
\mbox{\Hypertarget{interfacedc__units_1_1clear_aded30e505a3ed85e6f92324386c6951b}\label{interfacedc__units_1_1clear_aded30e505a3ed85e6f92324386c6951b}} 
\index{dc\+\_\+units\+::clear@{dc\+\_\+units\+::clear}!dcunitsclear@{dcunitsclear}}
\index{dcunitsclear@{dcunitsclear}!dc\+\_\+units\+::clear@{dc\+\_\+units\+::clear}}
\subsubsection{\texorpdfstring{dcunitsclear()}{dcunitsclear()}}
{\footnotesize\ttfamily subroutine dc\+\_\+units\+::clear\+::dcunitsclear (\begin{DoxyParamCaption}\item[{type(\hyperlink{structdc__units_1_1units}{units}), intent(inout)}]{u }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



Definition at line 194 of file dc\+\_\+units.\+f90.


\begin{DoxyCode}
194     \textcolor{keywordtype}{type}(\hyperlink{structdc__units_1_1units}{units}), \textcolor{keywordtype}{intent(inout)}:: u
195     \textcolor{keyword}{nullify}(u%name)
196     \textcolor{keyword}{nullify}(u%power)
197     u%factor = 1.0\_dp
198     u%offset = \textcolor{stringliteral}{""}
199     u%nelems = 0
\end{DoxyCode}


The documentation for this interface was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dc\+\_\+utils/\hyperlink{dc__units_8f90}{dc\+\_\+units.\+f90}\end{DoxyCompactItemize}
