\hypertarget{structdc__clock_1_1clock}{}\section{dc\+\_\+clock\+:\+:clock Type Reference}
\label{structdc__clock_1_1clock}\index{dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}}
\subsection*{Private Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
character(string) \hyperlink{structdc__clock_1_1clock_a3cfe2888f5203ce6dce6bd451f54bd82}{name}
\item 
real(dp) \hyperlink{structdc__clock_1_1clock_ada1545733e1aa788d3a23fdcdccfea55}{start\+\_\+time}
\item 
real(dp) \hyperlink{structdc__clock_1_1clock_aa382907b89682a15c2bec93b92343f1c}{elapsed\+\_\+time}
\item 
type(dc\+\_\+datetime) \hyperlink{structdc__clock_1_1clock_a5bf74662b795ae8de64754691bc03423}{start\+\_\+date}
\item 
logical \hyperlink{structdc__clock_1_1clock_aecd156b649e92e4a830618ad15547fb8}{initialized} = .false.
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}


Definition at line 119 of file dc\+\_\+clock.\+f90.



\subsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structdc__clock_1_1clock_aa382907b89682a15c2bec93b92343f1c}\label{structdc__clock_1_1clock_aa382907b89682a15c2bec93b92343f1c}} 
\index{dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}!elapsed\+\_\+time@{elapsed\+\_\+time}}
\index{elapsed\+\_\+time@{elapsed\+\_\+time}!dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}}
\subsubsection{\texorpdfstring{elapsed\+\_\+time}{elapsed\_time}}
{\footnotesize\ttfamily real(dp) dc\+\_\+clock\+::clock\+::elapsed\+\_\+time\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



Definition at line 130 of file dc\+\_\+clock.\+f90.


\begin{DoxyCode}
130     \textcolor{keywordtype}{real(DP)}:: elapsed\_time         \textcolor{comment}{! 経過時間の累計値}
\end{DoxyCode}
\mbox{\Hypertarget{structdc__clock_1_1clock_aecd156b649e92e4a830618ad15547fb8}\label{structdc__clock_1_1clock_aecd156b649e92e4a830618ad15547fb8}} 
\index{dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}!initialized@{initialized}}
\index{initialized@{initialized}!dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}}
\subsubsection{\texorpdfstring{initialized}{initialized}}
{\footnotesize\ttfamily logical dc\+\_\+clock\+::clock\+::initialized = .false.\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



Definition at line 132 of file dc\+\_\+clock.\+f90.


\begin{DoxyCode}
132     \textcolor{keywordtype}{logical}:: \hyperlink{interfacegtool__history__generic_1_1initialized}{initialized} = .false. \textcolor{comment}{! CLOCK 構造体の初期化チェック用フラグ}
\end{DoxyCode}
\mbox{\Hypertarget{structdc__clock_1_1clock_a3cfe2888f5203ce6dce6bd451f54bd82}\label{structdc__clock_1_1clock_a3cfe2888f5203ce6dce6bd451f54bd82}} 
\index{dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}!name@{name}}
\index{name@{name}!dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}}
\subsubsection{\texorpdfstring{name}{name}}
{\footnotesize\ttfamily character(string) dc\+\_\+clock\+::clock\+::name\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



Definition at line 127 of file dc\+\_\+clock.\+f90.


\begin{DoxyCode}
127     \textcolor{keywordtype}{character(STRING)}:: name
\end{DoxyCode}
\mbox{\Hypertarget{structdc__clock_1_1clock_a5bf74662b795ae8de64754691bc03423}\label{structdc__clock_1_1clock_a5bf74662b795ae8de64754691bc03423}} 
\index{dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}!start\+\_\+date@{start\+\_\+date}}
\index{start\+\_\+date@{start\+\_\+date}!dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}}
\subsubsection{\texorpdfstring{start\+\_\+date}{start\_date}}
{\footnotesize\ttfamily type(dc\+\_\+datetime) dc\+\_\+clock\+::clock\+::start\+\_\+date\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



Definition at line 131 of file dc\+\_\+clock.\+f90.


\begin{DoxyCode}
131     \textcolor{keywordtype}{type}(\hyperlink{structdc__date__types_1_1dc__datetime}{dc\_datetime}):: start\_date  \textcolor{comment}{! 計測を開始した日時}
\end{DoxyCode}
\mbox{\Hypertarget{structdc__clock_1_1clock_ada1545733e1aa788d3a23fdcdccfea55}\label{structdc__clock_1_1clock_ada1545733e1aa788d3a23fdcdccfea55}} 
\index{dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}!start\+\_\+time@{start\+\_\+time}}
\index{start\+\_\+time@{start\+\_\+time}!dc\+\_\+clock\+::clock@{dc\+\_\+clock\+::clock}}
\subsubsection{\texorpdfstring{start\+\_\+time}{start\_time}}
{\footnotesize\ttfamily real(dp) dc\+\_\+clock\+::clock\+::start\+\_\+time\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



Definition at line 128 of file dc\+\_\+clock.\+f90.


\begin{DoxyCode}
128     \textcolor{keywordtype}{real(DP)}:: start\_time           \textcolor{comment}{! 計測を開始した時間}
\end{DoxyCode}


The documentation for this type was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dc\+\_\+utils/\hyperlink{dc__clock_8f90}{dc\+\_\+clock.\+f90}\end{DoxyCompactItemize}
