\section{設定}

  大気は乾燥空気, 水蒸気から成るものとする.
  大気成分は次のとおりである. 
    \begin{itemize}
      \item 非凝結性成分:乾燥空気と呼ぶ. 比熱一定の理想気体.
      \item 凝結性成分 : 水蒸気と呼ぶ. 比熱一定の理想気体.
    \end{itemize}

    簡単のため, 乾燥空気と水蒸気の分子量は等しいものとする.
    静水圧平衡を仮定する.
    水蒸気が凝結した場合, 一瞬にして地表まで達するものとする.
    雨が落下する際, 水蒸気として持っていた運動量, 
    エンタルピー\footnotemark[1]
    を運び去ると考える.
    惑星の大きさと回転速度は一定とする.
    地面は, 常に熱バランスした陸面(いわゆるswamp 条件)とする.
    \footnotetext[1]{雨とともにどのような熱力学量を
                     抜くべきなのか良くわからない.
                     温度の計算をするためにエンタルピーの式
                     を用いているので, エンタルピーを抜くのが
                     安直で良いのではないかと考えた.}

   

