\section{雲の扱い}

飽和したら過飽和分だけ液体の水(雲水と呼ぶ)ができる.
雲水の温度は周囲の空気の温度と常に等しいとする.
雲粒の落下に伴い運動量・熱も下向きに輸送する.
ただし, 雲粒は蒸発しない限り周囲と運動量・熱のやり取りをしない.

雲粒の再配分のスキームは次のとおりであるとする.
\begin{enumerate}
  \item それぞれのレベルで温度, 水蒸気量が計算される.
  \item それぞれのレベルで飽和蒸気圧が計算される.
  \item 各レベルで雲水量を計算する.
  \item 各レベルから雲水を落す.
        雲水の落下速度分布を仮定する.
        落下速度を無限大とすれば
        偽湿潤断熱的プロセスを考えることになる.
  \item もともと飽和していたレベルに達した場合, 
        そのまま, 雲水を混ぜる.
        雲水量は和で与えられ, 温度, 運動量は混合する.
        ただし, 大気部分とは無関係である.
        もともと飽和していなかったレベルに達した場合, 
        飽和するまで蒸発させる.
        残ったら雲水として残る.
  \item 地表まで達したものは雨として地面(海)に付加する.
\end{enumerate}

落下速度を無限大とすると偽湿潤断熱過程.
