% 表題   AGCM5 第4部 コードリファレンス NAMELIST 変数リスト(special)
%
% 履歴
\Drireki{92/01/13 沼口敦}
\Drireki{92/08/28 竹広真一}

\section{鉛直拡散係数を一定とする設定での NAMELIST 変数}

鉛直拡散係数を一定とするには {\tt special/p2vdf0.F, special/p2sfc0.F} 
を特殊ファイルとして指定する\footnotemark[1]. 今のところ境界条件は下面
で値固定, 上面でフラックスが 0 の条件しか設定できていない.
\footnotetext[1]{これらの特殊ファイルは竹広が個人的に作成したものであ
る. まだサブルーチンのチェックが行なわれておらず, 公開されていない.}

\subsection{NMVDF0}
\label{namelist.nmvdf0}
\begin{enumerate}
  \item 設定機能
    \begin{quote}
    自由大気中, および地表と大気最下層の間の拡散係数を設定する
    ({\tt VDFCOF, SFCUVT}). 
    単位はすべて ${\tt m}^2/{\tt sec} $ で指定する. 
    \end{quote}
  \item 設定方法(デフォルト値)
    \begin{quote}
    \begin{verbatim}
    &NMVDF0 DFMCON=0.0,  DFHCON=0.0,  DFECON=0.0 &END
    \end{verbatim}
    \end{quote}
  \item NAMELIST 変数の説明
    \begin{quote}
     \begin{tabular}{llp{10cm}}
      {\tt DFMCON} & {\tt (R)} & 運動量拡散係数\\
      {\tt DFHCON} & {\tt (R)} & 温位拡散係数\\
      {\tt DFECON} & {\tt (R)} & 水蒸気拡散係数\\
     \end{tabular}
    \end{quote}
\end{enumerate}

\subsection{NMTFLX}
\label{namelist.nmtflx}
\begin{enumerate}
  \item 設定機能
    \begin{quote}
    大気最下層の温度境界条件を設定する({\tt SFCUVT}). 
    \end{quote}
  \item 設定方法(デフォルト値)
    \begin{quote}
    \begin{verbatim}
    &NMTFLX OTFFIX=.FALSE.,
            TGFLUX=0.0       &END
    \end{verbatim}
    \end{quote}
  \item NAMELIST 変数の説明
    \begin{quote}
     \begin{tabular}{llp{10cm}}
      {\tt OTFFIX} & {\tt (L)} & 温度フラックス固定スイッチ\\
      {\tt TGFLUX} & {\tt (R)} & 地表面熱フラックス\\
     \end{tabular}
    \end{quote}
\end{enumerate}
