%表題   物理過程 太陽入射
%
%履歴   93/09/01 保坂征宏
%

\section{サブルーチンの説明 : 太陽入射}

\subsection{SHTINS}
\label{shtins}
\begin{enumerate}
  \item 機能 
    \begin{quote}
      大気上端での太陽入射量の計算.
    \end{quote}
  \item 呼び出し方法
      \begin{verbatim}
      SUBROUTINE SHTINS            !" 太陽入射
     O         ( SINS  , SECZET ,
     I           IDATE ,
     C           ALON  , ALAT    )
      \end{verbatim}
  \item パラメーターの説明 
      \begin{verbatim}
*
*   [OUTPUT] 
      REAL       SINS  ( IDIM, JDIM )        !" 入射フラックス
      REAL       SECZET( IDIM, JDIM )        !" sec(入射角)
*
*   [INPUT] 
      INTEGER    IDATE ( 6 )                 !" 日付
      REAL       ALON  ( IDIM )              !" 経度
      REAL       ALAT  ( JDIM )              !" 緯度
*
*   [NAMELIST]
      NAMELIST  NMRADI
*
      \end{verbatim}
      
  \item 備考
  \begin{enumerate}
    \item 理想的暦 ( 360 日 ) を採用している. 
    \item 現在, 日変化なし・季節変化なし, および, 
          日変化あり・季節変化あり, にしか対応していない. 
  \end{enumerate}
\end{enumerate}

