% 表題: 単位の取り方の指針
%
% 履歴: 2000/11/08 杉山耕一朗


\chapter{単位の取り方の指針}

物理量の単位系として SI 単位系を採用する. 
その立場でそれぞれの物理量の単位がどのようになるか確認する. 



\begin{table}
\caption{単位の取り方}
\begin{tabular}{|c|c|c|}\hline
物理量             & 単位        & 数値 \\ \hline 
不変気体定数($R$)  & J / mol K   & 8.31 \\
圧力($p$)          & Pa          & 1 atm = 1.013 $\times$ 10$^{5}$ \\
温度($T$)          & K           &      \\
熱力学関数($G$)    & kJ / mol    &      \\
\end{tabular}
\end{table}
