\chapter{まとめ}


木星型惑星大気の断熱温度減率と凝縮物質の鉛直分布を計算するための手法を
検討し, 実際に計算を行った. 本手法の特徴は大気中の物質の化学ポテンシャル
の表さえあれば, 「どのような組成の大気でも計算できる」ことにある. 第
\ref{model} 章で示したように, 木星大気であろうと, 地球大気であろうと, 
数値計算コードを変更することなく計算することができた. 
\bigskip

本研究では木星以外の惑星大気を計算していない. 
それは低温 ($T < 100$ K)での化学ポテンシャルの表を持っていないためである.
土星・天王星・海王星では, 大気温度が 100 K 以下になるので, 現在計算でき
ない. この温度領域の化学ポテンシャルを求めることは, 以後の課題である. 
\bigskip



木星大気の計算結果は過去の代表的な研究 Atreya and Romani (1985) の結果
にほぼ等しい. またガリレオプローブの観測にも一致する. 
したがって本研究によって開発された計算手法を用いることに
よって, 他の木星型惑星に対しても妥当な断熱温度減率と凝縮物質の鉛直分布が
得られると期待される. 


\vspace{50mm}

{\LARGE 謝辞}\\

本研究を行うにあたり多くの助言をして頂いた林祥介先生, 倉本圭先生に深く感
謝いたします. 本論文を書くにあたり多くのフリーソフトウェアを利用しました.
 特に Debian GNU/Linux を開発した Debian プロジェクトの皆様, 
電脳倶楽部ライブラリ (DCL) を開発した地球流体電脳倶楽部
(http://www.gfd-dennou.org) の皆様には深く感謝致します. 