% 題名  天王星現象論
%
% 履歴  92/10/16  竹広真一
%       92/10/21  竹広真一
%       96/07/22  中野英之   地球流体電脳倶楽部資源「天王星現象論」へ
%

\documentclass[a4j,12pt,ascmac,twoside,dvipdfmx]{jarticle}
\usepackage{Dennou6}

     \Dtitle{天王星現象論: 天王星大気の水平構造}
     \Dauthor{地球流体電脳倶楽部}
     \Ddate[96/07/22]{1996 年 7 月 22 日}
     \Dpath{/riron/genshou/uranus/suihei/}

\begin{document}

%      \pagenumbering{roman}
      \maketitle
      \tableofcontents      
%      \clearpage
%      \pagenumbering{arabic}

\begin{abstract}
  天王星大気の水平構造を概観する.
\end{abstract}

%==================================================================
\newpage
%表題   天王星大気の水平構造
%
%履歴   92/10/17  竹広真一
%
%\Dchapterhead

\section{水平温度構造}

%  \subsection{高度による水平温度構造の違い}
  
  \subsection{帯状平均温度分布}
  
  図1  はボイジャーの赤外放射観測から得られた帯状平均した温度分布である. 

  \begin{center}
    % \Depsf[80mm]{fig-prohibited/suihei-1.ps}
    \includegraphics[width=1.0\textwidth]{figures/suihei-1.png}
  \end{center}
  \begin{description}
    \item 図1. ボイジャーの赤外放射観測から得られた天王星の
          帯状平均温度分布. 波数 $225 \mbox{cm}^{-1}$(下図) と
         $325\mbox{cm}^{-1}$(上図) の赤外放射観測による. 
         それぞれ高さ $500$〜$1000$ mb と $60$〜$120$ mb の平均温度を
         表していると考えられる.
          ( Flaser {\em et al.} 1987 ) % Fig. 2
  \end{description}

%========================================================================

\newpage
\section{風速分布}

    図 2 はボイジャー画像の雲の動きと掩蔽観測から得られた天王星の帯状
    風分布である. 

    \begin{center}
      % \Depsf[150mm]{fig-prohibited/suihei-2.ps}
      \includegraphics[width=1.0\textwidth]{figures/suihei-2.png}
    \end{center}
    \begin{description}
      \item 図 2. 天王星南半球の帯状風の緯度分布. 
            磁場の回転周期(17.2 時間)に対する速度を示してある. 
            同じデータを回転周期で表したものも同時に示してある. 
            $5^\circ$S 付近のデータが掩蔽観測によるもの, その他のデー
            タが可視画像の雲追跡によるものである. 
            ( Lindal {\em et al.} 1987 ) % Fig.4
    \end{description}

%  \subsection{可視画像と風速分布}

%  \subsection{木星との比較}

%=====================================================================

\newpage
\section{温度分布と風速分布との関係〜温度風バランス}
  
      図 3 は図 1の温度分布から温度風バランスにより見積もられる
      風速シアーの緯度分布と, 雲の動きから求められた雲頂での風速分布である.  
      高度が高い方がシアーが強い傾向が見られる. 
 
      \begin{center}
        % \Depsf[130mm]{fig-prohibited/suihei-3.ps}
        \includegraphics[width=1.0\textwidth]{figures/suihei-3.png}
      \end{center} 
      \begin{description}
         \item 図3. 温度風バランスによる風速の見積り 
               ( Flaser {\em et al.} 1987 ) % Fig.3
      \end{description}

%========================================================================
\newpage
 
\section{参考文献}
 
\begin{description}
  \item Flaser,F.M., Conrath,B.J., Gierasch,P.J., 
          Pirraglia,J.A., 1987 : 
        Voyager infrared observations of Uranus' atmosphere : 
          thermal structure and dynamics. 
        {\em J. Geophys. Res.}, {\bf 92}, 15001-18

  \item Lindal,G.F., Lyons,J.R., Sweetnam,D.N.,  Eshleman,V.R.,
          Hinson,D.P., Tyler,G.L., 1987 : 
        The atmosphere of Uranus : 
          results of radio occultation measurements with Voyager 2.
        {\em J. Geophys. Res.}, {\bf 92}, 14987-15001
\end{description}

%======================================================================

\vspace{2em}

%===================================================================

{\Large \bf 謝辞}
\vspace{1em}

本稿は 1989 年から 1993 年に東京大学地球惑星物理学科で行なわれていた,
流体理論セミナーでのセミナーノートがもとになっている.
原作版は竹広真一による「天王星現象論」 (92/10/16) であり,
林祥介によって地球流体電脳倶楽部版「天王星現象論」
として書き直された.
構成とデバッグに協力してくれたセミナー参加者のすべてにも
感謝しなければならない.

\end{document}





%%% Local Variables:
%%% mode: latex
%%% TeX-master: t
%%% End:
