% 題名  天王星現象論
%
% 履歴  92/10/16  竹広真一
%       92/10/21  竹広真一
%       96/07/22  中野英之   地球流体電脳倶楽部資源「天王星現象論」へ
%

\documentclass[a4j,12pt,ascmac,twoside,dvipdfmx]{jarticle}
\usepackage{Dennou6}

     \Dtitle{天王星現象論: 天王星の探査}
     \Dauthor{地球流体電脳倶楽部}
     \Ddate[96/07/22]{1996 年 7 月 22 日}
     \Dpath{/riron/genshou/uranus/tansa/}

%\makeindex

\begin{document}

%\pagenumbering{roman}
\maketitle
\tableofcontents
%\clearpage
%\pagenumbering{arabic}

\begin{abstract}
  天王星の探査はボイジャー 2号によって1986年に行なわれた.
\end{abstract}

%==================================================================
\newpage

%\Dchapterhead
\section{ボイジャー計画}
  
  \begin{center}
    \begin{tabular}{|l|c|c|c|c|} \hline
        探査機        &    国     &  打ち上げ  &    到着    & 最接近距離 \\ \hline
     ボイジャー 2号   & アメリカ  & 1977/08/20 & 1986/01/24 & 中心から107000km (表面から?km) \\ \hline
    \end{tabular}
    \vspace{5mm}
  
    表1. ボイジャー探査機\footnote
      {ボイジャー探査機のイラストについては別シリーズ `木星の探査' を
      参照せよ.} 
      ( Stone and Miner 1986 )
  \end{center}
  
  \subsection{観測装置}
   
  ボイジャーが搭載した観測器を記す
  ( Kondratyev 1982, Moore and Hunt 1983 ).
  
    \begin{itemize}
      \item 撮像科学装置 
          (Imaging Science Subsystem ; ISS)\\
          惑星表面, 
          視野の異なる2台のテレビカメラ
      \item 干渉型赤外分光測光装置
          (Infrared Radiometer Interferometer and Spectromter;IRIS)\\
          温度, 圧力, 組成 
      \item 光電偏光装置 
          (Photopolarimeter System ; PPS )\\
          エアロゾル
      \item 電波科学実験 
          (Radio Science System ; RSS )\\
          Occultation (掩蔽) による大気構造の観測
      \item 紫外分光装置 
          (Ultraviolet Spectrometer ; UVS )\\
          上層大気構造, オーロラ
      \item 磁場計測実験 
          (Magnetic Fields Experiment ; MAG )\\ 
          磁場構造
      \item プラズマ実験装置 
          (Plasma Experiment ; PLS )\\
          磁気圏内のイオンと電子分布, 太陽風と木星磁場相互作用
      \item プラズマ波動計画 
          (Plasma Waves System ; PWS )\\
          プラズマ波動の電場測定
          プラズマ粒子密度分布, 波動粒子相互作用, 
      \item 惑星電波天文実験 
          (Planetary Radio Astronomy experiment ; PRA )\\
          惑星が射出する電波の偏光, スペクトル観測
      \item 低エネルギー荷電粒子計測実験 
          (Low-Energy Charged Particle experiment ; LECP )\\
          イオン, 電子の分布,組成,エネルギー流束の測定
      \item 宇宙線検出装置 
          (Cosmic Ray Detector System ; CRS )\\
          高エネルギーイオン粒子, 電子の分布, 組成, エネルギー流束
    \end{itemize}
  
  \begin{center}
    % \Depsf[150mm]{fig-prohibited/tansa-1.ps}
    \includegraphics[width=1.0\textwidth]{figures/tansa-1.png}
  \end{center}
  \begin{description}
   \item 図1. ボイジャー2号の天王星付近での軌道
        ( Stone and Miner 1986 ). % Fig.1
  \end{description}

%========================================================================
\newpage

\section{参考文献}

  \begin{description}
    \item Stone.E.C.,Miner,E.D.,1986 : 
          The Voyager 2 encounter with the Uranian system. 
          {\em Science},{\bf 233},39-43

    \item Kondratyev,K.Y.,1982 : 
          Weather and climate on planets. 
          Pergamonn Press. 755pp.
          
    \item Moore,P.,Hunt.G.,1983 : 
          Atlas of the solar system. 
          Rand McNally \& Company, 464pp.
          清水幹夫訳 : 図説我らの太陽系  
  \end{description}

\vspace{2em}

%===================================================================

{\Large \bf 謝辞}
\vspace{1em}

本稿は 1989 年から 1993 年に東京大学地球惑星物理学科で行なわれていた,
流体理論セミナーでのセミナーノートがもとになっている.
原作版は竹広真一による「天王星現象論」 (92/10/16) であり,
林祥介によって地球流体電脳倶楽部版「天王星現象論」
として書き直された.
構成とデバッグに協力してくれたセミナー参加者のすべてにも
感謝しなければならない.

\end{document}

%%% Local Variables:
%%% mode: latex
%%% TeX-master: t
%%% End:
