%2015/06/30
%2015/06/30

\chapter{座標系}
\section{はじめに}
\section{基本グリッド}
DCRTM では, 鉛直レベルとして圧力座標, 波数方向に波数座標を持つ. 

圧力座標は, 大気層の境界の値の圧力を与える. 

波数座標は, 計算波数領域の最小波数, 最大波数の間を等間隔に切っている. 波数間隔は, 波数解像度として与える. 

\section{物理量の配置}
DCRTM では, 鉛直レベルに関して, 鉛直大気層の中心に配置される物理量と, 大気層の境界に配置される物理量がある. 

圧力, 温度, 体積混合比, 大気上端からの光学的厚さ, フラックスは大気境界に配置される. 

各大気層の光学的厚さ, 一次散乱アルベド, 加熱率は大気層の中心に配置される. 