%表題   力学過程 地表気圧傾度
%
%履歴
\Drireki{93/09/02 保坂征宏}
%

\section{サブルーチンの説明 : 地表気圧傾度}

\subsection{PIXPIY}
\label{pixpiy}
\begin{enumerate}
  \item 機能 
    \begin{quote}
      地表気圧傾度 ( 正確には $ \Dgrad ( \ln P_s $ ) の
      スペクトルを算出する. 
    \end{quote}
  \item 呼び出し方法
      \begin{verbatim}
      SUBROUTINE PIXPIY                      !" 地表気圧傾度
     O         ( GDPIX , GDPIY ,
     I           GDPS            )
      \end{verbatim}
      
  \item パラメータの説明
     \begin{verbatim}
*
*   [OUTPUT] 
      REAL       GDPIX ( IDIM*JDIM       )   !" πの東西微分
      REAL       GDPIY ( IDIM*JDIM       )   !" πの南北微分
*
*   [INPUT] 
      REAL       GDPS  ( IDIM*JDIM       )
     \end{verbatim}
     
  \item 備考
     \begin{enumerate}
       \item 東西微分は \verb!MMAX=1! の時は 0 をかえす. 
       \item $\ln$ をとってから水平微分を評価している. 
             $\frac{1}{P_s} \nabla P_s$ でもよいと思うのだが..
       \item ワーク領域 \verb!COMWRK! を 
             \verb!IDIM*JDIM + NMDIM! 使用している. 
     \end{enumerate}

\end{enumerate}
