%表題   地球流体電脳ライブラリー  dcl-5.0 : 94/06/09 よりの記録
%
%履歴   95/06/09 塩谷 雅人
%       96/09/19 塩谷 雅人
%
%書式   \Dver{5.0.x} バージョン番号, 必要に応じて小数点以下を進める.
%       \Dmodify{年}{月}{日} 変更した日付(年月日)
%       最後に現れた \Dver に記されているバージョン番号がマニュアルの
%       TeX コンパイル時に使われる番号である. HISTORY.tex を書いた後に
%       コンパイルすること.
%
%
%%%\Dmodify{1}{2}{3}

\Dver{7.3.0} \Dmodify{2017}{12}{23}       %
%       dcl-6.0.2 レリース.
%
