% ɽ��: �ѿ��ꥹ��
%
% ����: 2006/03/11 �����̰�ϯ


\chapter{����ꥹ��}
\label{appendix:hensu}

\begin{tabular}{lll}\\ \hline
���� & ��̣                \\ \hline
$u$         & ®�٤ο�ʿ��ʬ \\
$w$         & ®�٤α�ľ��ʬ \\
$\theta$    & ����           \\
$\theta_{v}$& ������       \\
$\pi$       & ̵��������(�������ʡ��ؿ�) \\
$\rho$      & ̩��  \\
$T_{0}$     & ��ɽ�̲��� \\
$p_{0}$     & ��ɽ�̰��� \\
${c_p}_{d}$ & ������ʬ���갵��Ǯ \\
$C_{s}$     & ��® \\
$q_{v}$     & ���꺮���� (����ξ��֤�¸�ߤ���Ž���ʬ�κ�����) \\
$q_{c}$     & ��γ������ (�®�٤������ʶŽ���κ�����)       \\
$q_{r}$     & ��γ������ (ͭ�դ��®�٤���ĶŽ���κ�����)   \\
$Turb$      & ��ή�Ȼ��� \\
$Buoy$      & ���Ϲ�     \\ 
$CN_{vc}$   & �ŷ�ˤ�������������ؤ��Ѵ� (condensation) \\
$EV_{cv}$   & ��ȯ�ˤ����夫�������ؤ��Ѵ� (evaporation) \\
$EV_{rv}$   & ��ȯ�ˤ�뱫�夫�������ؤ��Ѵ� (evaporation) \\
$CN_{cr}$   & ʻ����Ĺ�ˤ����夫�鱫��ؤ��Ѵ�. \\
            & ʻ��������Ȼ��ˤ��, ��γ�Ҥ���γ���礭���ˤޤ���Ĺ����
 (autocondensation) \\
$CL_{cr}$  & ����ʻ��ˤ����夫�鱫��ؤ��Ѵ�. ���ũ������ũ�����ʻ
 �礹�� (collection) \\ 
$PR_{r}$   & ����ν������ȼ�����庮������Ѳ�Ψ (Precipitation)\\ \hline
\end{tabular}

